-- 为 label_scan_history 表添加设备信息字段
-- 用于跟踪每条扫描记录是哪个设备产生的
-- 执行时间：2026-05-28

ALTER TABLE `label_scan_history`
    ADD COLUMN `DeviceCode` VARCHAR(64) NULL COMMENT '设备唯一编码（GUID）' AFTER `CreatedBy`,
    ADD COLUMN `DeviceName` VARCHAR(100) NULL COMMENT '设备名称（计算机名）' AFTER `DeviceCode`;

-- 为设备编码添加索引，方便按设备查询/统计
ALTER TABLE `label_scan_history`
    ADD INDEX `IX_DeviceCode` (`DeviceCode`);
